\documentclass[10pt,a4paper,french]{article}
\usepackage{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{fourier}
\usepackage{xspace}
\usepackage[scaled=0.875]{helvet}
\renewcommand{\ttdefault}{lmtt}
\usepackage{amsmath,amssymb,amstext,makeidx}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{tabularx}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{pifont}
\usepackage{multicol}
\usepackage[euler]{textgreek}
\usepackage{textcomp,enumitem}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{lscape}
\usepackage{graphicx}
%tapuscrit Jean-Claude Souque
\newcommand{\euro}{\eurologo{}}
\usepackage{pst-tree,pst-plot,pst-text,pst-eucl,pst-bar,pst-func,pst-math,pstricks-add}
\usepackage[squaren, Gray, cdot]{SIunits}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\D}{\mathbb{D}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\usepackage[left=3.5cm, right=3.5cm, top=3cm, bottom=3cm]{geometry}
\newcommand{\vect}[1]{\overrightarrow{\,\mathstrut#1\,}}
\renewcommand{\theenumi}{\textbf{\arabic{enumi}}}
\renewcommand{\labelenumi}{\textbf{\theenumi.}}
\renewcommand{\theenumii}{\textbf{\alph{enumii}}}
\renewcommand{\labelenumii}{\textbf{\theenumii.}}
\def\Oij{$\left(\text{O}~;~\vect{\imath},~\vect{\jmath}\right)$}
\def\Oijk{$\left(\text{O}~;~\vect{\imath},~\vect{\jmath},~\vect{k}\right)$}
\def\Ouv{$\left(\text{O}~;~\vect{u},~\vect{v}\right)$}
\usepackage{fancyhdr}
\makeatletter
\def\hlinewd#1{%
\noalign{\ifnum0=`}\fi\hrule \@height #1 %
\futurelet\reserved@a\@xhline}
\makeatother
\usepackage[dvips]{hyperref}
\hypersetup{%
pdfauthor = {APMEP},
pdfsubject = {Baccalauréat STL biotechnologies},
pdftitle = {Métropole - 19 juin 2018 \hspace{1em}correction },
allbordercolors = white,
pdfstartview=FitH}
\usepackage[np]{numprint}
\renewcommand\arraystretch{1.2}
\newcommand{\e}{\text{e}}
\frenchbsetup{StandardLists=true}
\begin{document}
\setlength\parindent{0mm}
\rhead{\textbf{A. P{}. M. E. P{}.}}
\lhead{\small Corrigé du baccalauréat (STL) spécialité Biotechnologies}
\lfoot{\small{Métropole -- La Réunion}}
\rfoot{\small{19 juin 2018}}
%\renewcommand \footrulewidth{.2pt}
\pagestyle{fancy}
\thispagestyle{empty}
\begin{center}{\Large \textbf{\decofourleft~ Corrigé du baccalauréat STL spécialité biotechnologies  ~\decofourright\\[5pt]Métropole -- La Réunion 19 juin 2018}}
\end{center}

\vspace{0,25cm}
 
\textbf{\textsc{Exercice 1} \hfill 4 points}  

\vspace{0.25cm}

{\footnotesize
La plus ancienne méthode de conservation des aliments pratiquée par l'homme est la déshydratation.

Ce procédé consiste à utiliser une source de chaleur pour faire évaporer de l'eau d'un aliment.
Dans tout l'exercice, on s'intéresse à un abricot frais placé dans un séchoir pour le déshydrater.
Avant déshydratation, cet abricot frais a une masse de \np[g]{45}  dont 85\,\% d'eau. Le processus de
déshydratation s'achève lorsque cet abricot a une masse de \np[g ]{9} dont 25\,\% d'eau, il bénéficie alors de
l'appellation \og abricot sec \fg.}
\begin{enumerate}
\item  Calculons la masse d'eau contenue dans cet abricot frais.
\[45\times \np{0.85}=\np{38.25}\]
La masse d'eau contenue dans l'abricot frais est de \np[g]{38.25}.
\item Vérifions que cet abricot ayant l'appellation \og abricot sec\fg{} ne contient plus que \np[g]{2.25}  d'eau.
\[9\times \np{0.25}=\np{2.25}\]
La masse d'eau contenue dans l'abricot ayant l'appellation \og abricot sec\fg{} est de \np[g]{2.25}.
\end{enumerate}
{\footnotesize
Soit $f$ la fonction qui, à toute durée $t$ exprimée en heures, associe la masse d'eau (en grammes)
contenue dans cet abricot placé dans le séchoir depuis $t$ heures. On admet que pour tout réel $t$ de
l'intervalle [0,13], $f(t) = 38,25\text{e}^{-0,26t}$. 
En annexe 1, on a tracé la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction $f$.
}
\begin{enumerate}
\item \begin{enumerate}
\item   La masse d'eau présente dans cet abricot après deux heures passées dans le
séchoir est $f(2)$. $f(2)=38,25\e^{-0,26\times 2}\approx \np{22.74}$. 

La masse d'eau contenue dans l'abricot frais après deux heures passées dans le séchoir, arrondie à $10^{-2}$ g,  est de \np[g]{22.74}.

\item Si on laisse cet abricot dans le séchoir pendant 8 heures, pourra-t-il bénéficier de
l'appellation \og abricot sec\fg{} ? Pour le savoir, calculons la masse d'eau contenue dans l'abricot après huit heures
passées dans le séchoir soit $f(8)$. $f(8)=38,25\e^{-0,26\times 8}\approx \np{4.7786}$. 

Il ne pourra bénéficier  de l'appellation \og abricot sec \fg{} car la masse d'eau est encore trop importante (4,78 >2,25) .

\item Déterminons le temps de séchage nécessaire pour que l'abricot placé dans le séchoir puisse
bénéficier de l'appellation \og abricot sec \fg. Pour ce faire, résolvons $f(t)=\np{2.25}$.

\begin{minipage}[t]{6cm}
\begin{align*}
38,25\e^{-0,26\times t}&= \np{2.25}\\
\e^{-0,26\times t}&=\dfrac{\np{2.25}}{38,25} \\
\ln\left(\e^{-0,26\times t}\right)&=\ln\left(\dfrac{\np{2.25}}{38,25}\right)\\
\end{align*}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{6cm}
\begin{align*}
-0,26\times t&=\ln\left(\dfrac{\np{2.25}}{38,25}\right)\\
t&=\dfrac{\ln\left(\dfrac{\np{2.25}}{38,25}\right)}{-\np{0.26}}\\
t&\approx \np{10.89697}\\
\end{align*}
\end{minipage}

Le temps de séchage nécessaire pour que l'abricot ait l'appellation \og abricot sec\fg{} est d'environ \np[h]{10.90}, soit à la minute près, 10 heures 54 minutes.
\end{enumerate}
\item {\footnotesize On considère maintenant la totalité du processus de déshydratation qui permet de passer de
l'abricot frais, contenant \np[g]{38,25}  d'eau, à l'abricot ayant l'appellation \og abricot sec \fg,
contenant \np[g]{2.25} d'eau.

Camille affirme : \og dans ce processus, le temps nécessaire pour éliminer les 5 derniers
grammes d'eau est environ 15 fois le temps nécessaire à l'élimination des 5 premiers
grammes d'eau! \fg.

Cette affirmation est-elle exacte? Justifier. On pourra utiliser la représentation graphique de
l'annexe 1 (dans ce cas, on rendra l'annexe 1 avec la copie et on laissera les traits de
construction nécessaires apparents).
}

Pour infirmer ou confirmer cette affirmation, calculons le temps mis pour que l'abricot perde cinq grammes au début du processus, le temps mis pour que l'abricot ait encore une masse de cinq grammes supérieure à la masse finale enfin le temps mis pour perdre ces derniers cinq grammes.

Temps nécessaire pour avoir une masse en grammes de $38,25 - 5$ soit 33,25

 Nous résolvons $f(t)=33,25$. Par la même méthode qu'à la question \textbf{3. c.} nous trouvons  en heures 0,54

Temps nécessaire pour avoir une masse en grammes de 2,25 + 5 soit 7,25 : nous trouvons  en heures 6,3967

Par conséquent le temps nécessaire à la perte des cinq derniers grammes est de $10,897- 6,397$ soit 4,50.

Il eût donc fallu que le temps pour perdre les cinq derniers grammes fût, en heures, de $0,54 \times 15$ soit 8,1 pour que l'affirmation fût vraie.
 
\end{enumerate}

\vspace{0.5cm}

\textbf{\textsc{Exercice 2} \hfill 4 points}

\vspace{0.5cm}

{\footnotesize
Un fabricant a mis au point une machine permettant de fabriquer des blocs de glace (utilisables sur
les bateaux de pêche par exemple). L'épaisseur des blocs de glace fabriqués dépend du temps de
congélation.

On obtient le tableau ci-dessous :

\medskip

\begin{tabularx}{\linewidth}{|m{5.5cm}|*{7}{>{\centering \arraybackslash}X|}}
\hline 

Temps $t_i$ de
congélation(en heures)& 1& 2& 4 &8& 12 &18& 26\\\hline

Épaisseur $y_i$ de la
glace(en cm) &4 &8 &11& 16,5& 20,5& 24,5& 28,5\\\hline
\end{tabularx}
}
\medskip

On pose $x_i=\ln t_i$.
\begin{enumerate}
\item  Complétons le tableau ci-dessous. Les valeurs seront arrondies au dixième.

\medskip

\begin{tabularx}{\linewidth}{|m{5cm}|*{7}{>{\centering \arraybackslash}X|}}
\hline 

\centering $x_i$& \textcolor{violet}{0}& \textcolor{violet}{0,7}&\textcolor{violet}{1,4}  &\textcolor{violet}{2,1}&\textcolor{violet}{2,5}  &\textcolor{violet}{2,9}&\textcolor{violet}{3,3} \\\hline

Épaisseur $y_i$ de la
glace(en cm) &4 &8 &11& 16,5& 20,5& 24,5& 28,5\\\hline
\end{tabularx}


\item  Le nuage de points de coordonnées ($x_i ,y_i$) est représenté dans le repère orthogonal fourni à
\textbf{l'annexe} 2, qui est \textbf{à rendre avec la copie.}
\item À l'aide de la calculatrice,  une équation de la droite d'ajustement $(d)$ de $y$ en $x$
obtenue par la méthode des moindres carrés est  $y = 7,38x + 2,54$ ( les coefficients 
sont arrondis à $10^{-2}$).
\end{enumerate}Pour la suite, on prend comme modèle d'ajustement, la droite $(d)$ d'équation $y = 7,4x + 2,5$.
\begin{enumerate}[resume]
\item  Cette droite $(d)$ est  tracée dans le repère de l'\textbf{annexe 2}.
\item Déterminons, selon le modèle d'ajustement pris, et à l'heure près, le temps nécessaire pour
fabriquer un bloc de glace de \np[cm]{32}  d'épaisseur.

Calculons, selon le modèle, la valeur de $x$ pour laquelle l'épaisseur de la glace est de \np[cm]{32}.

Résolvons $32=7,38 x+2,54$. $x=\dfrac{32-2,54}{7,38}\approx 3,99$. Nous avons alors $\ln (t)=3,99$.

Par conséquent le temps nécessaire est $\e^{3,99}$ soit environ 54 heures.

\end{enumerate}

\vspace{0.5cm}

\textbf{\textsc{Exercice 3} \hfill 6 points}  

\vspace{0.5cm}

{\footnotesize
Une colonie de bactéries est mise en culture avec du glucose.

Pendant la 1\iere période de 10 minutes, la masse de glucose absorbé par la colonie de bactéries est
égale à 18,3 femtogrammes

 (1 gramme est égal à $10^{15}$ femtogrammes (fg)).

Pendant la $2\ieme$ période de 10 minutes, la masse de glucose absorbé par la colonie de bactéries
augmente de 26\,\% par rapport à la masse de glucose absorbé pendant la $1\iere$ période.}

\begin{enumerate}
\item  Montrons que la masse de glucose absorbé pendant la $2\ieme$ période de \np[min]{10} est égale à
23,058~femtogrammes.

À une augmentation de 26\,\% correspond un coefficient multiplicateur de 1,26.

$18,3\times 1,26=23,058$.

La masse de glucose absorbé pendant la $2\ieme$ période de 10 minutes est égale à 23,058~femtogrammes.
\end{enumerate}

{\footnotesize Dans la suite, on étudie l'évolution de la masse de glucose absorbé par la colonie de bactéries en
prenant le modèle suivant:
\begin{itemize}
\item  pour tout entier naturel $n$ supérieur ou égal à 1, on note $u_n$ la masse, en femtogrammes, de
glucose absorbé pendant la n-ième période de 10 minutes ;
\item pour tout entier naturel $n$ supérieur ou égal à 1, la masse de glucose $u_{n+1}$ absorbé par la
colonie de bactéries pendant la ($n$+1)-ième période de 10 minutes augmente de 26\,\% par
rapport à la masse de glucose $u_n$ absorbé pendant la $n$-ième période de 10 minutes précédente.
\end{itemize}}
\begin{enumerate}[resume]
\item 
\begin{enumerate}
\item $u_1=18,3$ et $u_2=23,058$. La première valeur est donnée dans le texte, la seconde calculée à la question précédente.
\item La suite $\left(u_n\right)$ est une suite géométrique de premier terme $u_1=18,3$ et de raison 1,26 puisque chaque terme se déduit du précédent en le multipliant par 1,26.
\item Pour tout entier naturel $n$ supérieur ou égal à 1, exprimons $u_n$ en fonction de $n$.

Le terme général d'une suite géométrique de premier terme $u_1$ et de raison $q$ est 

 $u_n=u_1q^{n-1}\qquad u_n=18,3\times \left(1,26\right)^{n-1}$
\item Calculons la masse de glucose absorbé pendant la $7\ieme$ période de 10 minutes, c'est-à-dire $u_7$. 

$u_7=18,3\times 1,26^6\approx 73,2$. 

 La masse de glucose absorbé pendant la $7\ieme$ période de 10 minutes, arrondie à 0,1 femtogramme est de \np[fg]{73.2}.
\end{enumerate}
\item On considère l'algorithme suivant:

\medskip
\begin{center}



\begin{tabular}[]{|l|}
\hline
$n\longleftarrow  1$\\
$u \longleftarrow  18,3$\\
Tant que $u \leqslant 100$\\
\hspace{2em}$n\longleftarrow n+1$\\
\hspace{2em}$u \longleftarrow 1,26\times u$\\
Fin Tant que\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

Déterminons la valeur de $n$  en exécutant l'algorithme.

\medskip

\begin{center}
\begin{tabular}[]{|c|c|c|c|c|}
\hline
$n$&7&8&9&10\\\hline
$u$&73,2&92,3&116,3&\\\hline 
$u \leqslant 100$&\text{vraie}&\text{vraie}&\text{faux}&\\\hline
\end{tabular}
\end{center}

La valeur de la variable $n$ à la fin de l'exécution de l'algorithme est 9. 

L'algorithme calcule le nombre de période de \np[min]{10} pendant laquelle la masse de glucose absorbé reste inférieure à \np[fg]{100}.

\end{enumerate}
{\footnotesize
Dans la suite de l'exercice, on s'intéresse à la masse totale de glucose absorbé depuis le début de la
mise en culture. Dans ce cadre, on exploite la feuille de calcul suivante obtenue à l'aide d'un
tableur:

\begin{center}
\begin{tabularx}{0.5\linewidth}{|c|*{3}{>{\centering \arraybackslash}X|}}
\hline 
& A& B&  C \\\hline
1&  $n$& $u_n$& $S_n$\\\hline
2& 1& 18,3& 18,3\\\hline
3& 2& 23,058& 41,358\\\hline
4& 3& 29,05308& 70,41108\\\hline
5& 4& 36,6068808& 107,017961\\\hline
6& 5& 46,1246698& 153,142631\\\hline
\end{tabularx}
\end{center}

}
\begin{enumerate}[resume]
\item  \begin{enumerate}
		\item  La valeur de la cellule C4 est la masse totale de glucose absorbé durant les trois premières périodes.
		\item Une formule qui a pu être entrée dans la cellule C3 pour obtenir, par recopie vers le bas, les
		valeurs suivantes de la colonne C est : =\$B3+\$C2 
		
		{\footnotesize \emph{remarque}  Nous aurions pu écrire = Somme(\$B\$2: \$B3)}
		\end{enumerate}
\item Déterminons le nombre d'heures nécessaire, depuis le début de la mise en culture, à l'absorption
de 1 gramme de glucose par la colonie de bactéries (on rappelle que 1 gramme est égal à
$10^{15}$ femtogrammes). Pour ce faire déterminons $n$ tel que $S_n=10^{15}$

La somme des $n$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q$ et de premier terme $u_1$ est  :

\[S_n=u_1\times \dfrac{q^n-1}{q-1}\]

soit $S_n= 18,3\times \dfrac{1,26^n-1}{1,26-1}$. Résolvons alors $18,3\times \dfrac{1,26^n-1}{1,26-1}=10^{15}$.

\begin{minipage}[]{6.5cm}
\begin{align*}
18,3\times \dfrac{1,26^n-1}{1,26-1}&=10^{15}\\
18,3\times (1,26^n-1)&=10^{15}\times(1,26-1)\\
18,3\times (1,26^n-1)&= 26\times 10^{13}\\
 1,26^n-1&= \dfrac{26\times 10^{13}}{18,3}\\
  1,26^n&=1+ \dfrac{26\times 10^{13}}{18,3}\\
  \end{align*}
\end{minipage}
\begin{minipage}[]{6.5cm}
  \begin{align*}
 \ln 1,26^n&= \ln\left(1+ \dfrac{26\times 10^{13}}{18,3}\right)\\
 n \ln 1,26 &= \ln\left(1+ \dfrac{26\times 10^{13}}{18,3}\right)\\
 n&=\dfrac{\ln\left(1+ \dfrac{26\times 10^{13}}{18,3}\right)}{\ln 1,26}\\
 n&\approx 131,04\\
  \end{align*}
\end{minipage}
Il faut une durée d'environ 132 périodes de \np[min]{10}. 

Déterminons le nombre d'heures nécessaires. Il y a six périodes par heure d'où $\dfrac{132}{6}=22$.

Pour que la masse de glucose absorbé par les bactéries depuis le début de la mise en culture  soit de \np[g]{1} il faut une durée d'environ 22 heures. 
\end{enumerate}

\vspace{0.5cm}

\textbf{\textsc{Exercice 4} \hfill 6 points}

\vspace{0.5cm}


\emph{Les trois parties sont indépendantes.}

\vspace{0.5cm}
{\footnotesize
Dans une ville, un cardiologue s'intéresse à la tension artérielle (systolique), mesurée en millimètres
de mercure (mmHg), des femmes de plus de 60 ans.
}
\medskip

\textbf{Partie A}

\medskip
{\footnotesize
On note $T$ la variable aléatoire qui, à chaque dossier médical d'une femme de la ville de plus de
60 ans, associe la tension artérielle de cette femme mesurée en mmHg. On suppose que $T$ suit la loi
normale d'espérance \textmu = 134 et d'écart-type $\sigma = 8,5$.}
\begin{enumerate}
\item  Le cardiologue choisit au hasard le dossier médical d'une femme de plus de 60 ans parmi les
dossiers médicaux des femmes de la ville.
\begin{enumerate}
\item  La probabilité que la tension artérielle de cette femme soit comprise entre
130 et \np [mmHg]{140} est notée $p(130\leqslant X \leqslant 140)$. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons $p(130\leqslant X \leqslant 140) \approx \np{0.441}$
 (valeur arrondie au millième).

\item La probabilité que la tension artérielle de cette femme soit supérieure à
 \np [mmHg]{140} est notée $p(X\geqslant 140)$. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons $p(X\geqslant 140)\approx \np{0.240}$ (valeur arrondie au millième).
\end{enumerate}
\item Si $X$ est une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne \textmu{} et d'écart type $\sigma$,

nous savons que la probabilité $p(\mu-2\sigma\leqslant X \leqslant \mu+2\sigma)$ est égale, à 0,01 près, à \np{0.95}.

Par conséquent, il suffira de prendre pour $h$ la valeur de $2\sigma$  soit 17. Nous obtenons donc  $h=17$.

Pour  $h=17$ nous avons  $P(134 - 17 \leqslant T \leqslant 134 +17)\approx 0,95$ (à $10^{-2}$ près).

La probabilité que cette femme ait une tension artérielle  comprise entre 117 et \np[mmHg]{151}  est d'environ \np{0.95}.

%Interpréter cette probabilité dans le contexte de l'exercice.
\end{enumerate}

\medskip

\textbf{Partie B}

\medskip
{\footnotesize
On admet que 24\,\% des femmes de plus de 60 ans de la ville étudiée sont atteintes d'hypertension
artérielle. On constitue au hasard un échantillon composé de 7 dossiers médicaux de femmes de plus
de 60 ans dans la ville étudiée. Le nombre total de dossiers médicaux de femmes de plus de 60 ans
dans cette ville est suffisamment élevé pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec
remise. On note $X$ la variable aléatoire qui prend pour valeurs le nombre de dossiers médicaux de
femmes atteintes d'hypertension artérielle dans un échantillon de 7 dossiers médicaux.
}
\begin{enumerate}
\item  La loi suivie par $X$ est une loi binomiale $\mathcal{B}(7~;~\np{0.24})$  puisque il y a répétition de 7 tirages indépendants et identiques caractérisés par deux issues soit le choix d'une personne atteinte d'hypertension artérielle de probabilité 0,24  soit le choix d'une personne n'ayant pas d'hypertension artérielle 
 de probabilité $1-0,24$.
\item  On donne ci-dessous la représentation graphique de la loi suivie par $X$ (en abscisses, on lit les
valeurs prises par $k$ et en ordonnées, les valeurs prises par $P(X = k))$ :

\medskip

\begin{center}
\psset{xunit=1.2cm,yunit=14cm, comma=true}
\begin{pspicture}(-0.5,-0.05)(9,0.35)
\multido{\n=0+0.01}{37}{\psline[linewidth=0.75pt,linecolor=lightgray](0,\n)(8,\n)}
\multido{\n=0+0.05}{8}{\psline[linewidth=1pt,linecolor=gray](0,\n)(8,\n)}
\psaxes[linewidth=1pt,Dy=0.05,labels=y]{-}(0,0)(-0.001,-0.0001)(8.2,0.36)
\uput[d](0.5,-0.01){0}\uput[d](1.5,-0.01){1}\uput[d](2.5,-0.01){2}\uput[d](3.5,-0.01){3}\uput[d](4.5,-0.01){4}\uput[d](5.5,-0.01){5}\uput[d](6.5,-0.01){6}
\uput[d](7.5,-0.01){7}\uput[l](0,0){0}
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=gray](0.35,0)(0.65,0.1464)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=gray](1.35,0)(1.65,0.3237)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=gray](2.35,0)(2.65,0.3067)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=gray](3.35,0)(3.65,0.1614)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=gray](4.35,0)(4.65,0.051)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=gray](5.35,0)(5.65,0.0097)
\end{pspicture}

\end{center}
\begin{enumerate}
\item  À l'aide du graphique, déterminons une valeur approchée à 0,01 près de la probabilité pour
qu'il y ait au moins 4 dossiers médicaux de femmes atteintes d'hypertension artérielle
dans un échantillon de 7 dossiers médicaux.

$p(X\geqslant 4)= p(X=4)+p(X=5)+p(X=6)+p(X=7)$

Nous lisons sur le graphique $p(X=4)=0,05$ , $p(X=5)=0,01$ et rien pour $k=6$ et $k=7$.
 
Par conséquent $p(X\geqslant 4)\approx 0,06$ à 0,01 près.
% On détaillera la démarche.

\item Expliquons ce qui se passe sur la représentation graphique pour $X = 6$ et $X = 7$.

Les valeurs sont trop petites au regard de l'échelle du graphique par conséquent elles ne peuvent apparaître sur le graphique. 

À la calculatrice, nous obtenons $p(X=6)\approx 0,001017$
\end{enumerate}
\end{enumerate}

\medskip

\textbf{Partie C}

\medskip
{\footnotesize
Un centre hospitalier universitaire souhaite comparer l'efficacité de deux régimes alimentaires
distincts, notés A et B, destinés à réduire l'hypertension artérielle dans la population des femmes de
plus de 60 ans de la ville.
Il constitue, au hasard, deux groupes de 200 femmes de plus de 60 ans de la ville souffrant
d'hypertension artérielle:
}
\begin{itemize}
\item [--] après avoir suivi le régime A, 15 femmes du premier groupe de 200 femmes n'ont pas de
réduction de leur hypertension artérielle ;
\item [--]après avoir suivi le régime B, 50 femmes du second groupe de 200 femmes n'ont pas de
réduction de leur hypertension artérielle.
\end{itemize}
En exploitant la notion d'intervalle de confiance, peut-on parler de différence significative
d'efficacité entre les deux régimes alimentaires en termes de réduction d'hypertension artérielle?

Un  intervalle de confiance au risque de 5\,\% est 


\[\Bigg[f -1,96 \sqrt{\dfrac{f (1- f )}{n}} ~,~ f +1,96 \sqrt{\dfrac{f (1- f )}{n}}\Bigg]\]

Dans le premier cas, régime A, nous avons $f_A=\dfrac{15}{200}=0,075\quad  n=200$ 

dans le second , régime B, $f_B=\dfrac{50}{200}=0,25\quad n=200$.

Il en résulte:

 $I_A= \Bigg[0,075-1,96 \sqrt{\dfrac{0,075\times (1-0,075)}{200}}~;~ 0,075-1,96 \sqrt{\dfrac{0,075\times (1-0,075)}{200}}\Bigg]$
$I_A=[0,0385~; ~ 0,1115]$

\medskip

 $I_B= \Bigg[0,25-1,96 \sqrt{\dfrac{0,25\times (1-0,25)}{200}}~;~ 0,25-1,96 \sqrt{\dfrac{0,25\times (1-0,25)}{200}}\Bigg]$
$I_B=[0,1900~; ~ 0,3100]$

Les intervalles de confiance étant disjoints, l'efficacité des deux régimes alimentaires  est significativement  différente.

\newpage

\begin{landscape}
\begin{center}
\textbf{Annexe 1 (exercice 1): courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction $f$}\\
À rendre avec la copie.
\end{center}
\psset{xunit=1.6cm,yunit=0.25cm}
\begin{pspicture}(-1.25,-5)(13.5,40)
\multido{\n=-1+0.25}{57}{\psline[linewidth=0.75pt,linecolor=lightgray](\n,-4)(\n,39)}
\multido{\n=0+1}{14}{\psline[linewidth=1pt,linecolor=gray](\n,-4)(\n,39)}
\multido{\n=-4+1}{43}{\psline[linewidth=0.75pt,linecolor=lightgray](-1,\n)(13,\n)}
\multido{\n=0+5}{8}{\psline[linewidth=1pt,linecolor=gray](-1,\n)(13,\n)}
\psaxes[linewidth=0.95pt,,Dy=5,]{->}(0,0)(-1,-4)(13.4,39)
\psplot[linewidth=1pt,linecolor=blue,plotpoints=5000]{0}{13}{ 2.71828 x 0.26 neg mul exp 38.25 mul }
  \psset{arrowscale=2}
 \def\Func{2.71828 x 0.26 neg mul exp 38.25 mul}
 \psline[linewidth=0.95pt,linecolor=violet,linestyle=dashed,ArrowInside=-> ]{->}(!0 /x 0.538803 def \Func)(!0.538803 /x 0.538803 def \Func)(0.538803,0)
  \psline[linewidth=0.95pt,linecolor=violet,linestyle=dashed,ArrowInside=-> ]{->}(!0 /x 6.3967 def \Func)(!6.3967 /x 6.3967 def \Func)(6.3967,0)
  \psline[linewidth=0.95pt,linecolor=purple,linestyle=dashed,ArrowInside=-> ]{->}(!0 /x 10.89697 def \Func)(!10.89697 /x 10.89697 def \Func)(10.896997,0)
\psline[linewidth=0.75pt,linecolor=purple](0,2.25)(13,2.25)
\psline[linewidth=0.8pt,linecolor=green]{<->}(0,2.25)(0.538803,2.25)
\psline[linewidth=0.8pt,linecolor=green]{<->}(6.3967,2.25)(10.896,2.25)
\end{pspicture}
\begin{center}
En vert, la durée nécessaire pour perdre \np[g]{5}.

Nous pouvons constater que la seconde n'est pas quinze fois plus grande que la première. 
\end{center}


\end{landscape}

\newpage

\begin{landscape}
\begin{center}
\textbf{Annexe 2 (exercice 2):pour la représentation graphique}  \\
À rendre avec la copie.
\end{center}
\psset{xunit=5.5cm,yunit=0.3cm,comma=true}
\begin{pspicture}(-0.25,-1)(4.25,40)
\multido{\n=-0.1+0.1}{43}{\psline[linewidth=0.75pt,linecolor=lightgray](\n,-2)(\n,37)}
\multido{\n=0+1}{5}{\psline[linewidth=1pt,linecolor=gray](\n,-0.5)(\n,37)}
\multido{\n=-2+1}{40}{\psline[linewidth=0.75pt,linecolor=lightgray](-0.2,\n)(4.1,\n)}
\multido{\n=0+5}{8}{\psline[linewidth=1pt,linecolor=gray](-0.1,\n)(4.1,\n)}
\psaxes[linewidth=0.95pt,Dx=0.5,Dy=5,]{->}(0,0)(-0.1,-2)(4.2,37)
\psdots[dotstyle=+,dotscale =1.4,dotangle=45](0,4)(0.7,8)(1.4,11)(2.1,16.5)(2.5,20.5)(2.9,24.5)(3.3,28.5)
\psplot[plotpoints=1000,linewidth=1.25pt,linecolor=blue]{0}{4}{x 7.4 mul 2.54 add}






\uput[dl](0,0){0}
\end{pspicture}
\end{landscape}
\end{document}